RIPE ncc

September 1997 1 RIPE-181 to RP SL Transition

RIPE-181 to RPSL

Transition for RIPE

Carol Orange

RIPE NCC

RIPE ncc

2 RIPE-181 to RP SL Transition September 1997

Concerns

P

Stability

P

User support

P

Timeliness

RIPE

ncc

3 RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

Deployment Phases - User View

�

1. Write ripe-181 - Read ripe-181

�

2. Write ripe-181 - Read either

�

�

3. Write either - Read RPSL

�

4. Write RPSL - Read RPSL ncc

4 RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

1. Write ripe-181 - Read ripe-181

Updates Queries

RIPE

                                          ncc

5
RIPE-181 to RP SL Transition

               September 1997

          Phase 1. RPSL Development

P

                   Started in January 1997 (ISI)

P

                   Code is nearly  ready:

¾

                      testing

¾

                      incorporation in RIPE DB code

¾

                      documentation

¾

                      transition code needed

                           ncc

6
RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

                                2. Write ripe-181 - Read both

                                                      Updates Queries Queries

Updates

                           ncc

7
RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

                  Phase 2. Opportunities for users

                                                         P

                                                                            See how RPSL looks

                                                         P

                                                                            Adapt tools to read RPS L

                                                                                  more user experience needed�..

                           ncc

8
RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

                                                 2. Write both - Read both

                                                      Updates Queries

Updates

Aut-num

Updates

Queries

                           ncc

9
RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

                     2. Write both safely  - Read both

                                                      Updates Queries

Updates

Aut-num

Updates

Queries

                                ncc

10
RIPE-181 to RP SL Transition

     September 1997

Phase 2. More opportunities for users

                                                              P

                                                                                 Write peering policies in RPSL

                                                              P

                                                                                 Aut-num writing tool development

                                                                                       still more needed�.

                           ncc

11
RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

                            Phase 2: Development Efforts

                                                         P

                                                                            Provide Documentation

                                                         P

                                                                            Set up training

                           ncc

12
RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

                                           3. Write both - Read RPSL

                                                                                                        Updates

Updates

Updates Queries

                           ncc

13
RIPE-181 to RP SL Transition

September 1997

                                          Phase 3:  Prerequisites (1)

                                                         P

                                                                            Good documentation

                                                         P

                                                                            User education underway

                                                         P

                                                                            n   months stable on test-site