AI - FCCN - PUUG - SAI March 1994_{25}

TELNET SEARCH of LIBRARY CATALOG

University of San Paulo, Brazil

ietf{HFUNK}:/home/hfunk% telnet bee08.cce.usp.br Trying 143.107.253.5 ... Connected to bee08.cce.usp.br. Escape character is ’^]’. AIX telnet (bee08) IBM AIX Version 3 for RISC System/6000 (C) Copyrights by IBM and by others 1982, 1991.

DIGITE uspnet PARA ACESSAR OUTRAS MAQUINAS (fox, cat, GOPHER, ...). DIGITE dedalus PARA ACESSAR BANCO DE DADOS BIBLIOGRAFICOS. Duvidas: consulta@cce.usp.br - Fones: 818-6381/818-6441 (2a-6a, 8:30-18:00) login: dedalus Last unsuccessful login: Thu Feb 4 15:26:40 GRNLNDST 1993 on pts/3 from ant33.cce.usp.br Last login: Mon Mar 21 12:24:47 GRNLNDST 1994 on pts/3 from 143.107.107.107 Trying 143.107.70.6... Connected to eagle.cce.usp.br. Escape character is ’^]’. LOGON - Menu-Assisted Resource Control

DEDALUS - Banco de dados bibliograficos da USP